Los bomberos consiguen apagar el incendio forestal de Valdemorillo

L. Torres.- Este lunes 8 de julio a las 16.45 horas, se desató un incendio en el término municipal de Valdemorillo, en la sierra oeste de Madrid -a 42 km de la capital y a 13 km de El Escorial-, que con el paso de las horas se extendió, provocando el desalojo de más de […]